ng电子游戏

提醒PLC软件-PLC_伺服_HMI_折弯系统_ng电子游戏(官网)

PLC软件-PLC_伺服_HMI_折弯系统_ng电子游戏(官网)

很歉仄!您正在使用的浏览器版本过低,,,,,
无法获得最好的体验效果,,,,,建议您升级后再试!

继续会见>>

为获得最佳浏览体验,,,,,建议您升级或选用其他浏览器:

PLC软件-PLC_伺服_HMI_折弯系统_ng电子游戏(官网)Chrome(强烈推荐) PLC软件-PLC_伺服_HMI_折弯系统_ng电子游戏(官网)Firefox  PLC软件-PLC_伺服_HMI_折弯系统_ng电子游戏(官网)IE  PLC软件-PLC_伺服_HMI_折弯系统_ng电子游戏(官网)Safari  PLC软件-PLC_伺服_HMI_折弯系统_ng电子游戏(官网)Opera 
客户效劳-Banner
可编程控制器PLC CTSC-100 PLC CTSC-200 PLC CTH300 PLC 人机界面HMI 伺服驱动 通讯 OPC PLC软件 寻址
1.1 WIN10装置后翻开对话框字体显示太小,,,,,看不清

由于系统区分率太高和系统兼容性问题导致,,,,,调解一下兼容设置

首先:选中编程软件图标,,,,,右键 》属性 》兼容性

勾选"已兼容模式运行这个程序和高DPI设置时禁用显示缩放"


图片20.png



ng电子游戏·(中国区)官方网站

关注我们

ng电子游戏·(中国区)官方网站

深圳市南山区打石一起深圳国际立异谷6栋A座9层

400-700-4858
0755-86226822

market@co-trust.com

版权所有:ng电子游戏 粤ICP备13051915号 Powered by szweb

【网站地图】